Máquina de limpeza a ليزر ليفي نابض محمول بقوة 100 واط لإعادة تدوير الألياف المعدنية الفائقة

عرض الفيديو

Detalhes do produto e exibição de amostra

مشكلة كوموم

A limpeza a laser BGW oferece uma solução de limpeza revolucionária sem consumíveis, garantindo nenhum dano à superfície das peças através de um processo de limpeza sem contato.

Apresentando um design de mochila conveniente, a máquina pesa aproximadamente 68kg, facilitando o transporte e a operação. É ergonômico e fácil de usar para tarefas de limpeza rápidas e eficientes.

A máquina de limpeza a laser oferece alta eficiência ao remover rapidamente as impurezas da superfície do substrato, alcançando resultados de limpeza excepcionais.

Utilizando a limpeza de alta precisão do tipo pulso, os usuários podem definir formatos de luz para limpeza seletiva em posições e tamanhos precisos, enquanto a inclusão de um dispositivo de proteção contra sopro minimiza os danos às lentes.

Com 8 modos de limpeza disponíveis (modos de linha reta, 2 retangulares, circulares, senoidal, dupla hélice, livre e anel), os usuários têm opções de limpeza versáteis para atender a diversas aplicações.

Além disso, a máquina oferece 9 modos de idioma para facilidade de operação e comunicação em diferentes regiões.

Oferecemos serviços de personalização.

The post Máquina de limpeza a laser de fibra pulsada móvel portátil de 100 W para remoção de ferrugem de superfícies metálicas appeared first on BOGONG Laser Machine.